2005 Rhif 2929 (Cy.214)
Y GWASANAETHAU TÅN AC ACHUB, CYMRU
Gorchymyn Deddf y Gwasanaethau Tân ac Achub 2004 (Diwygiadau Canlyniadol) (Cymru) 2005
Wedi'i wneud 19 Hydref 2005
Yn dod i rym 25 Hydref 2005

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru, drwy arfer y pwerau a roddwyd iddo gan adrannau 53(2), 60 a 62 o Ddeddf y Gwasanaethau Tân ac Achub 2004, drwy hyn yn gwneud y Gorchymyn a ganlyn:
2004 p. 21. Breinir pwerau'r Ysgrifennydd Gwladol o dan adrannau 53(2) a 60, o ran Cymru, yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru yn rhinwedd adran 62 o'r Ddeddf honno.

1 Enwi, cychwyn a chymhwyso
1 Enw'r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Deddf y Gwasanaethau Tân ac Achub 2004 (Diwygiadau Canlyniadol) (Cymru) 2005 a daw i rym ar 25 Hydref 2005.
2 Mae'r Gorchymyn hwn yn gymwys o ran Cymru.
Ergl. 1 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)

2 Deddf Llywodraeth Leol 2003
Yn adran 83(2) o Ddeddf Llywodraeth Leol 2003, yn lle'r geiriau “fire authorities” rhodder “fire and rescue authorities”.
Ergl. 2 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
2003 p.26.

3 Rheoliadau Sinematograff (Diogelwch) 1955
Yn rheoliad 5(3) o Reoliadau Sinematograff (Diogelwch) 1955 (rhagofalon tân), ar ôl y geiriau “the fire brigade” mewnosoder “or, in England or Wales, employees of the fire and rescue authority”.
Ergl. 3 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 1955/1129 y mae iddo ddiwygiadau nad ydynt yn berthnasol i'r offeryn hwn.

4 Gorchymyn Cefnffyrdd Amrywiol (Gwahardd Aros) (Clirffyrdd) 1963
Yn erthygl 5(b) o Orchymyn Cefnffyrdd Amrywiol (Gwahardd Aros) (Clirffyrdd) 1963 (eithriadau), ar ôl y geiriau “fire brigade” mewnosoder “or, in England or Wales, fire and rescue authority”.
Ergl. 4 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 1963/1172 y mae iddo ddiwygiadau nad ydynt yn berthnasol i'r offeryn hwn.

5 Rheoliadau Clybiau Hapchwarae (Trwyddedu) 1969
Yn Atodlen 2 i Reoliadau Clybiau Hapchwarae (Trwyddedu) 1969 (cais am gael trwydded o dan Ddeddf Hapchwarae 1968), ar ôl y geiriau “fire authority” mewnosoder “or, in England or Wales, fire and rescue authority” yn y ddau fan lle mae'r geiriau'n digwydd.
Ergl. 5 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 1969/1110, a ddiwygiwyd gan O.S. 2003/1513.

6 Gorchymyn Awdurdodau Lleol etc. (Darpariaethau Amrywiol) (Rhif 3) 1974
Diwygir erthygl 6(6) o Orchymyn Awdurdodau Lleol etc. (Darpariaethau Amrywiol) (Rhif 3) 1974 (gorchmynion prynu gorfodol ), fel a ganlyn—
(a) ar ôl y geiriau “Fire Services Act 1947” mewnosoder “or Fire and Rescue Services Act 2004”; a
(b) ar ôl y geiriau “fire authority” mewnosoder “or fire and rescue authority”.
Ergl. 6 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 1974/968 y mae iddo ddiwygiadau nad ydynt yn berthnasol i'r offeryn hwn.

7 Rheoliadau Nawdd Cymdeithasol (Cyflogaethau Enillwyr a Gyflogir at ddibenion Anafiadau Diwydiannol) 1975
1 Diwygir Rheoliadau Nawdd Cymdeithasol (Cyflogaethau Enillwyr a Gyflogir at ddibenion Anafiadau Diwydiannol) 1975 fel a ganlyn.
O.S. 1975/467 y mae iddo ddiwygiadau nad ydynt yn berthnasol i'r offeryn hwn.
2 Ym mharagraff 2 o Ran 1 o Atodlen 1 (cyflogaethau sydd i'w trin fel cyflogaethau enillwyr a gyflogir at ddibenion anafiadau diwydiannol), ar ôl y geiriau “Great Britain” mewnosoder “as an employee of a fire and rescue authority employed for the purposes of that authority under the Fire and Rescue Services Act 2004 or”.
3 Ym mharagraff 4 o golofn (1) o Atodlen 3 (cyflogaethau y mae personau yn cael eu trin fel cyflogwyr at ddibenion anafiadau diwydiannol ynglŷn â hwy), o flaen y geiriau “fire brigade” mewnosoder “fire and rescue authorities,”.
Ergl. 7 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)

8 Gorchymyn Tribiwnlysoedd ac Ymchwiliadau (Ymchwiliadau yn ôl Disgresiwn) 1975
Ar ôl paragraff 19 o'r Atodlen i Orchymyn Tribiwnlysoedd ac Ymchwiliadau (Ymchwiliadau yn ôl Disgresiwn) 1975 (ymchwiliadau a ddynodir at ddibenion Deddf Tribiwnlysoedd ac Ymchwiliadau 1992), mewnosoder—

“19A Any inquiry held under section 14(3), 17(3) or 27 of the Fire and Rescue Services Act 2004.”

.
Ergl. 8 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 1975/1379 y mae iddo ddiwygiadau nad ydynt yn berthnasol i'r offeryn hwn.

9 Rheoliadau Traffig Traffyrdd (Cymru a Lloegr) 1982
Yn rheoliad 16(1)(d) o Reoliadau Traffig Traffyrdd (Cymru a Lloegr) 1982 (eithriadau a llacio), yn lle'r geiriau “a fire brigade or of an ambulance service” rhodder “an ambulance service or as an employee of a fire and rescue authority employed for the purposes of that authority”.
Ergl. 9 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 1982/1163 y mae iddo ddiwygiadau nad ydynt yn berthnasol i'r offeryn hwn.

10 Gorchymyn Esemptio Sylweddau Ymbelydreddol (Dyfeisiadau Golau Tritium Nwyol) 1985
Yn erthygl 3(h) o Orchymyn Esemptio Sylweddau Ymbelydreddol (Dyfeisiadau Golau Tritium Nwyol) 1985 (esemptiad o dan adran 1 yn ddarostyngedig i amodau), ar ôl y geiriau “fire brigade” mewnosoder “or, in England or Wales, fire and rescue authority”.
Ergl. 10 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 1985/1047.

11 Rheoliadau Cerbydau Ffyrdd (Gwneuthuriad a Defnydd) 1986
1 Diwygir Rheoliadau Cerbydau Ffyrdd (Gwneuthuriad a Defnydd) 1986 fel a ganlyn.
O.S. 1986/1078; gwnaed diwygiadau perthnasol gan O.S. 1993/3048 a 1997/530.
2 Yn rheoliad 10B(3)(f) (cerbydau y mae rheoliad 10A yn gymwys iddynt), ar ôl “1947” mewnosoder “or, in England or Wales, a motor vehicle used by employees of a fire and rescue authority for the purposes of that authority under the Fire and Rescue Services Act 2004”.
3 Yn rheoliad 10C(7)(d) (ystyr “trailer”), ar ôl “1947” mewnosoder “or, in England or Wales, a trailer used by employees of a fire and rescue authority for the purposes of that authority under the Fire and Rescue Services Act 2004”.
4 Yn y darpariaethau canlynol, ar ôl y geiriau “fire brigade” mewnosoder “or, in England or Wales, fire and rescue authority” ym mhob man lle mae'r geiriau'n digwydd—
(a) rheoliad 36B(14)(e) (terfynau cyflymder);
(b) rheoliad 37(5)(a) (offerynnau rhybuddio clywadwy);
(c) rheoliad 82(10)(a) (llwythi llydan);
(ch) rheoliad 101(2)(a) (parcio mewn tywyllwch); a
(d) rheoliad 107(2)(a) (gadael cerbydau modur heb neb i ofalu amdanynt).
Ergl. 11 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)

12 Gorchymyn Ad-drefnu Llywodraeth Leol (Cadw Hawl i Brynu) 1986
Ym mharagraff 42 o Ran 1 o Atodlen 1 i Orchymyn Ad-drefnu Llywodraeth Leol (Cadw Hawl i Brynu) 1986 (addasiadau i Ran V o Ddeddf Tai 1985), yn lle'r geiriau “a fire authority for the purposes of the Fire Services Acts 1947 to 1959” rhodder “a fire and rescue authority under the Fire and Rescue Services Act 2004”.
Ergl. 12 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 1986/2092.

13 Rheoliadau Sylweddau Peryglus mewn Ardaloedd Harbwr 1987
Yn rheoliad 30 o Reoliadau Sylweddau Peryglus mewn Ardaloedd Harbwr 1987 (tanciau storio), ar ôl y geiriau “fire authority” mewnosoder “or, in England or Wales, fire and rescue authority” yn y ddau le y mae'r geiriau'n digwydd.
Ergl. 13 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 1987/37 y mae iddo ddiwygiadau nad ydynt yn berthnasol i'r offeryn hwn.

14 Rheoliadau Diogelwch Meysydd Chwaraeon 1987
1 Diwygir Rheoliadau Diogelwch Meysydd Chwaraeon 1987 fel a ganlyn.
O.S. 1987/1941.
2 Yn rheoliad 5(6) (hysbysiadau gan awdurdodau lleol)—
(a) ar ddiwedd is-baragraff (c) dilëer “and”;
(b) ar ôl is-baragraff (c) mewnosoder—

“(ca) in relation to England and Wales—
(i) the fire and rescue authority, where the local authority is not the fire and rescue authority; and
(ii) the building authority, where the local authority is not the building authority; and”

; ac
(c) yn is-baragraff (d) dilëer y geiriau “Wales and”.
3 Ym mharagraff 4(a) o'r ffurflen sydd yn yr Atodlen (cais am dystysgrif diogelwch), ar ôl y geiriau “fire authority” mewnosoder “or fire and rescue authority”.
Ergl. 14 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)

15 Rheoliadau Cymhorthdal Incwm (Cyffredinol) 1987
Ar ôl paragraff 7(1)(a) o Atodlen 8 i Reoliadau Cymhorthdal Incwm (Cyffredinol) 1987 (symiau sydd i'w diystyru wrth gyfrifo enillion) mewnosoder—

“(aa) a part-time fire-fighter employed by a fire and rescue authority;”

.
Ergl. 15 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 1987/1967 y mae iddo ddiwygiadau nad ydynt yn berthnasol i'r offeryn hwn.

16 Rheoliadau Budd-dâl Tai (Cyffredinol) 1987
1 Diwygir Rheoliadau Budd-dâl Tai (Cyffredinol) 1987 fel a ganlyn.
O.S. 1987/1971; gwnaed diwygiadau perthnasol gan O.S. 1993/317 a 2000/2545. Addaswyd O.S.1987/1971 yn ei gymhwysiad i bersonau a ddisgrifir yn rheoliad 2 o Reoliadau Budd-dâl Tai a Budd-dâl y Dreth Gyngor (Credyd Pensiwn y Wladwriaeth) 2003 (O.S. 2003/325) drwy fewnosod Atodlen 3A gan reoliad 21 o'r Rheoliadau ac Atodlen 2 iddynt.
2 Ar ôl paragraff 6(1)(a) o Atodlen 3 (symiau sydd i'w diystyru wrth gyfrifo enillion), mewnosoder—

“(aa) a part-time fire-fighter employed by a fire and rescue authority;”

.
3 Ar ôl paragraff 3(2)(a) o Atodlen 3A (symiau a ddiystyrir o enillion hawlydd), mewnosoder—

“(aa) as a part-time fire-fighter employed by a fire and rescue authority;”

.
Ergl. 16 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)

17 Rheoliadau Diogelwch Mannau Chwaraeon 1988
1 Diwygir Rheoliadau Diogelwch Mannau Chwaraeon 1988 fel a ganlyn.
O.S. 1988/1807.
2 Yn rheoliad 4(8) (hysbysiadau gan awdurdodau lleol)—
(a) ar ddiwedd is-baragraff (c) dilëer “and”;
(b) ar ôl is-baragraff (c) mewnosoder—

“(ca) in relation to England and Wales—
(i) the fire and rescue authority, where the local authority is not the fire and rescue authority; and
(ii) the building authority, where the local authority is not the building authority; and”

; ac,
(c) yn is-baragraff (d) dileer y geiriau “Wales and”.
3 Ym mharagraff 4(a) o'r ffurflen sydd yn yr Atodlen (cais am dystysgrif diogelwch), ar ôl y geiriau “fire authority” mewnosoder “or fire and rescue authority”.
Ergl. 17 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)

18 Gorchymyn Rhagofalon Tân (Ffatrïoedd, Swyddfeydd, Siopau a Mangreoedd Rheilffyrdd) 1989
Yn erthygl 5(2)(c) o Orchymyn Rhagofalon Tân (Ffatrïoedd, Swyddfeydd, Siopau a Mangreoedd Rheilffyrdd) 1989 (mangreoedd sy'n esempt o'r gofyniad i gael tystysgrif tân) ac erthygl 6(1) (mangreoedd sy'n gymwys i gael esemptiad o'r gofyniad i gael tystysgrif tân) ar ôl y geiriau “fire authority” mewnosoder “or, in England or Wales, fire and rescue authority”.
Ergl. 18 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 1989/76.

19 Rheoliadau Rhagofalon Tân (Gorsafoedd Rheilffyrdd o dan yr Wyneb) 1989
1 Diwygir Rheoliadau Rhagofalon Tân (Gorsafoedd Rheilffyrdd o dan yr Wyneb) 1989 fel a ganlyn.
O.S. 1989/1401.
2 Yn y diffiniad o “fire brigade” yn rheoliad 2 (dehongli), ar ôl y geiriau “fire authority” mewnosoder “or, in England or Wales, employees of a fire and rescue authority; and “members of a fire brigade” shall be interpreted accordingly”.
3 Yn rheoliad 12 (esemptiad o ofynion)—
(a) ym mharagraff (1) ar ôl y geiriau “fire authority” mewnosoder “or, in England or Wales, a fire and rescue authority”; a
(b) ym mharagraffau (1A) a (2) ar ôl y geiriau “fire authority” mewnosoder “or fire and rescue authority” yn y ddau le y maent yn digwydd.
Ergl. 19 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)

20 Rheoliadau Goleuo Cerbydau Ffyrdd 1989
Yn y tabl yn rheoliad 3(2) o Reoliadau Goleuo Cerbydau Ffyrdd 1989 (dehongliad), ym mharagraff (a) o'r diffiniad o “emergency vehicle”, ar ôl y geiriau “fire brigade” mewnosoder “or, in England or Wales, fire and rescue authority”.
Ergl. 20 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 1989/1796 y mae iddo ddiwygiadau nad ydynt yn berthnasol i'r offeryn hwn.

21 Rheoliadau Sylweddau Peryglus (Hysbysu a Marcio Safleoedd) 1990
Yn rheoliad 2(1) o Reoliadau Sylweddau Peryglus (Hysbysu a Marcio Safleoedd) 1990 (dehongliad), yn y diffiniad o “fire authority”, ar ôl y geiriau “Fire Services Act 1947” mewnosoder “or, in England or Wales, the fire and rescue authority under the Fire and Rescue Services Act 2004 for the area in which the site is situated”.
Ergl. 21 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 1990/304 y mae iddo ddiwygiadau nad ydynt yn berthnasol i'r offeryn hwn.

22 Rheoliadau Gorchmynion Traffig yr Ysgrifennydd Gwladol (Gweithdrefn) (Cymru a Lloegr) 1990
1 Diwygir Rheoliadau Gorchmynion Traffig yr Ysgrifennydd Gwladol (Gweithdrefn) (Cymru a Lloegr) 1990 fel a ganlyn.
O.S. 1990/1656.
2 Yn rheoliad 2(1) (dehongli) yn lle'r diffiniad o “fire authority” rhodder—

““fire and rescue authority” in relation to any road or other place, means the fire and rescue authority under the Fire and Rescue Services Act 2004 for the area in which the road or other place is situated;”

.
3 Yn rheoliad 14(1)(a)(ii) (hysbysu gwneud y gorchymyn), yn lle'r geiriau “fire authority” rhodder “fire and rescue authority”.
Ergl. 22 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)

23 Rheoliadau Tai (Ffurflenni Rhagnodedig) (Rhif 2) 1990
Yn ffurflen 35 yn yr Atodlen i Reoliadau Tai (Ffurflenni Rhagnodedig) (Rhif 2) 1990 (gorchymyn cau ar gyfer rhan o dŷ mewn amlfeddiant), yn lle'r geiriau “Fire Authority” rhodder “Fire and Rescue Authority”.
Ergl. 23 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 1990/1730 y mae iddo ddiwygiadau nad ydynt yn berthnasol i'r offeryn hwn.

24 Gorchymyn Twnnel y Sianel (Gwasanaethau Tân, Mewnfudo a Rhwystro Terfysgaeth) 1990
Diwygir erthygl 2 o Orchymyn Twnnel y Sianel (Gwasanaethau Tân, Mewnfudo a Rhwystro Terfysgaeth) 1990 (gwasanaethau tân) fel a ganlyn—
(a) ym mharagraff (1), yn lle'r geiriau o “For the purpose of” hyd at “shall have effect” rhodder “For the purpose of enabling functions to be exercised under the Fire and Rescue Services Act 2004 (“the 2004 Act”), including the making of such schemes and arrangements as may be made under sections 13(1), 15(1) and 16(1) of the 2004 Act, that Act shall have effect”;
(b) ym mharagraff (1)(b)(i), yn lle'r geiriau “fire authority within the meaning of the 1947 Act” rhodder “fire and rescue authority under the 2004 Act”;
(c) ym mharagraff (1)(b)(ii), yn lle'r geiriau “members of a brigade maintained by that authority were members of a brigade maintained in pursuance of that Act” rhodder “employees of that authority were employees of a fire and rescue authority”;
(ch) yn lle paragraff (2) rhodder—

“2 Where, in connection with the exercise of any functions under the 2004 Act in relation to the tunnel system, an employee of a fire and rescue authority is in transit to or from the tunnel system and is outside the United Kingdom he or she shall be treated as if he or she were an employee of a fire and rescue authority outside its area under section 11(4) of the 2004 Act.”

;
(d) ym mharagraff (3), yn lle'r geiriau “fire authority” rhodder “fire and rescue authority”; ac
(dd) Ym mharagraff (4) yn lle'r geiriau “Section 2(3), (5) and (9) and section 12(2) to (5) of the 1947 Act” rhodder “Section 14(2) and (3) and section 17 of the 2004 Act”.
Ergl. 24 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 1990/2227.

25 Rheoliadau Contractau Gweithfeydd Cyhoeddus 1991
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ergl. 25 wedi ei dirymu (31.1.2006) gan The Public Contracts Regulations 2006 (O.S. 2006/5), rhl. 1(1), Atod. 7 para. 6 (ynghyd â rhl. 49)

26 Rheoliadau Gweithdrefn Traffig Ffyrdd (Cyfyngiadau Dros Dro) 1992
Yn rheoliad 2(1) o Reoliadau Gweithdrefn Traffig Ffyrdd (Cyfyngiadau Dros Dro) 1992 (dehongli), yn y diffiniad o “fire authority”, ar ôl y geiriau “Fire Services Act 1947” mewnosoder “or, in England or Wales, the fire and rescue authority for that area under the Fire and Rescue Services Act 2004”.
Ergl. 26 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 1992/1215.

27 Gorchmyn Tai (Hawl i Brynu) (Personau Rhagnodedig) 1992
Yn yr Atodlen i Orchmyn Tai (Hawl i Brynu) (Personau Rhagnodedig) 1992 (sy'n rhagnodi personau penodol at ddibenion adran 130(2)(a) o Ddeddf Tai 1985 a pharagraff 8 o Atodlen 4 iddi), yn lle'r geiriau “a fire authority for the purposes of the Fire Services Acts 1947 to 1959” rhodder “a fire and rescue authority under the Fire and Rescue Services Act 2004”.
Ergl. 27 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 1992/1703 y mae iddo ddiwygiadau nad ydynt yn berthnasol i'r offeryn hwn. Y dibenion dros ragnodi personau, mewn cysylltiad â'r hawl i brynu, yw gostyngiadau'r disgownt a phenderfynu pryd mae amod y landlord wedi'i fodloni.

28 Rheoliadau Budd-dâl Treth (Cyffredinol) 1992
1 Diwygir Rheoliadau Budd-dâl Treth (Cyffredinol) 1992 fel a ganlyn.
O.S. 1992/1814 a addaswyd, pan gymhwysir ef i bersonau y mae rheoliad 12 o Reoliadau Budd-dâl Tai a Budd-dâl y Dreth Gyngor (Credyd Pensiwn y Wladwriaeth) 2003 (O.S. 2003/325) yn gymwys iddynt, drwy fewnosod Atodlen 3A gan reoliad 21o'r Rheoliadau hynny ac Atodlen 2 iddynt. Mae diwygiadau eraill nad ydynt yn berthnasol i'r offeryn hwn.
2 Ar ôl paragraff 6(1)(a) o Atodlen 3 (symiau i'w diystyru wrth gyfrifo enillion), mewnosoder—

“(aa) a part-time fire-fighter employed by a fire and rescue authority;”

.
3 Ar ôl paragraph 3(2)(a) o Atodlen 3A (symiau a ddiystyrir o enillion hawlydd), mewnosoder—

“(aa) as a part-time fire-fighter employed by a fire and rescue authority;”

.
Ergl. 28 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)

29 Rheoliadau Cynnal Plant (Asesiadau Cynnal ac Achosion Arbennig)1992
Ar ôl paragraff 1(1)(i)(ii) o Ran 1 o Atodlen 1 i Reoliadau Cynnal Plant (Asesiadau Cynnal ac Achosion Arbennig) 1992 (enillion cyflogai sy'n ennill), mewnosoder—

“(iia) a part-time fire-fighter employed by a fire and rescue authority;”

.
Ergl. 29 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 1992/1815. Dirymwyd gan O.S. 2001/155 gydag arbedion penodol (gweler rheoliad 15(2)-(6) ac O.S. 2000/3186). Mae diwygiadau eraill nad ydynt yn berthnasol i'r offeryn hwn.

30 Rheoliadau Cerbydau Modur (Gwisgo Gwregysau Diogelwch) 1993
Yn rheoliad 6(1)(f) o Reoliadau Cerbydau Modur (Gwisgo Gwregysau Diogelwch) 1993 (esemptiadau), ar ôl y geiriau “fire brigade” mewnosoder “or, in England or Wales, fire and rescue authority”.
Ergl. 30 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 1993/176.

31 Rheoliadau Contractau Gwasanaethau Cyhoeddus 1993
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ergl. 31 wedi ei dirymu (31.1.2006) gan The Public Contracts Regulations 2006 (O.S. 2006/5), rhl. 1(1), Atod. 7 para. 6 (ynghyd â rhl. 49)

32 Rheoliadau Addysg (Anghenion Addysgol Arbennig) (Cymeradwyo Ysgolion Annibynnol) 1994
Ym mharagraff 5 o Atodlen 2 i Reoliadau Addysg (Anghenion Addysgol Arbennig) (Cymeradwyo Ysgolion Annibynnol) 1994 (gofynion pellach y mae'n rhaid cydymffurfio â hwy tra bydd y gymeradwyaeth mewn grym)—
(a) yn lle'r geiriau “fire authority” rhodder “fire and rescue authority” yn y ddau le y maent yn digwydd; a
(b) yn is-baragraff (1) yn lle'r geiriau “section 1(1)(f) of the Fire Services Act 1947” rhodder “section 6(2)(b) of the Fire and Rescue Services Act 2004”.
Ergl. 32 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 1994/651; gwnaed diwygiadau perthnasol gan O.S. 1998/417.

33 Rheoliadau Contractau Cyflenwi Cyhoeddus 1995
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ergl. 33 wedi ei dirymu (31.1.2006) gan The Public Contracts Regulations 2006 (O.S. 2006/5), rhl. 1(1), Atod. 7 para. 6 (ynghyd â rhl. 49)

34 Rheoliadau Priodasau (Safleoedd a Gymeradwywyd) 1995
Ym mharagraff 3 o Atodlen 1 i Reoliadau Priodasau (Safleoedd a Gymeradwywyd) 1995 (gofynion ar gyfer caniatáu cymeradwyaeth), ar ôl y geiriau “fire authority” mewnosoder “or, in England or Wales, fire and rescue authority”.
Ergl. 34 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 1995/510.

35 Rheoliadau Cerbydau Nwyddau (Trwyddedu Gweithredyddion) 1995
Ym mharagraff 6 o Ran 1 o Atodlen 3 i Reoliadau Cerbydau Nwyddau (Trwyddedu Gweithredyddion) 1995 (cerbydau esempt), ar ôl y geiriau “fire brigade” mewnosoder “or, in England or Wales, fire and rescue authority”.
Ergl. 35 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 1995/ 2869.

36 Rheoliadau Lwfans Ceisio Gwaith 1996
1 Diwygir Rheoliadau Lwfans Ceisio Gwaith 1996 fel a ganlyn.
O.S. 1996/207 y mae iddo ddiwygiadau nad ydynt yn berthnasol i'r offeryn hwn.
2 Yn rheoliad 4 (dehongliad o Rannau II, IV a V), yn y diffiniad o “part-time member of a fire brigade” ar ôl y geiriau “Fire Services Acts 1947 — 1959” mewnosoder “or, in England or Wales, a part-time fire-fighter employed by a fire and rescue authority”.
3 Ar ôl rheoliad 53(d)(i) (personau sy'n cael eu trin fel pe na baent wrthi'n gweithio am dâl), mewnosoder—

“(ia) a part-time fire-fighter employed by a fire and rescue authority;”

.
4 Ar ôl paragraff 9(1)(a) o Atodlen 6 (symiau i'w diystyru wrth gyfrifo enillion), mewnosoder—

“(aa) a part-time fire-fighter employed by a fire and rescue authority;”

.
Ergl. 36 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)

37 Rheoliadau Adeiladu (Iechyd, Diogelwch a Lles) 1996
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ergl. 37 wedi ei dirymu (6.4.2007) gan The Construction (Design and Management) Regulations 2007 (O.S. 2007/320), rhl. 1, Atod. 4 (ynghyd â rhl. 3)

38 Rheoliadau Gorchmynion Traffig Awdurdodau Lleol (Gweithdrefn) (Cymru a Lloegr) 1996
Yn rheoliad 6 o Reoliadau Gorchmynion Traffig Awdurdodau Lleol (Gweithdrefn) (Cymru a Lloegr) 1996 (ymgynghori)—
(a) ym mharagraff (1) yn lle'r geiriau “In case (b) the chief officer of the fire brigade of the fire authority” rhodder “In case (b) the fire and rescue authority”;
(b) ym mharagraff (2) yn lle'r diffiniad o “fire authority” rhodder—

““fire and rescue authority” means the fire and rescue authority under the Fire and Rescue Services Act 2004 for the area in which the road or place is situated;”

.
Ergl. 38 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 1996/2489 y mae iddo ddiwygiadau nad ydynt yn berthnasol i'r offeryn hwn.

39 Rheoliadau Budd-dâl Nawdd Cymdeithasol (Cyfrifo Enillion) 1996
Ar ôl paragraff 9(a) o Atodlen 1 i Reoliadau Budd-dâl Nawdd Cymdeithasol (Cyfrifo Enillion) 1996 (symiau sydd i'w diystyru wrth gyfrifo enillion), mewnosoder—

“(aa) a part-time fire-fighter employed by a fire and rescue authority;”

.
Ergl. 39 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 1996/2745 y mae iddo ddiwygiadau nad ydynt yn berthnasol i'r offeryn hwn.

40 Rheoliadau Grantiau Adnewyddu Tai 1996
Ym mharagraff 8(1)(a) o Atodlen 2 i Reoliadau Grantiau Adnewyddu Tai 1996 (symiau i'w diystyru wrth benderfynu enillion), yn lle'r geiriau “a part-time fireman in a fire-brigade maintained in pursuance of the Fire Services Acts 1947 to 1959” rhodder “a part-time fire-fighter employed by a fire and rescue authority”.
Ergl. 40 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 1996/2890 y mae iddo ddiwygiadau nad ydynt yn berthnasol i'r offeryn hwn.

41 Rheoliadau Rhagofalon Tân (Yn y Gweithle) 1997
1 Diwygir Rheoliadau Rhagofalon Tân (Yn y Gweithle) 1997 fel a ganlyn.
O.S. 1997/1840, a ddiwygiwyd gan O.S. 1999/1877 ac O.S. 1999/3242.
2 Yn rheoliad 2(1) (dehongliad), yn y diffiniad o “fire authority”, ar ôl y geiriau “Fire Services Act 1947” mewnosoder “or, in England or Wales, a fire and rescue authority under the Fire and Rescue Services Act 2004”.
3 Yn rheoliad 18—
(a) ym mharagraff (5)—
(i) ar ôl y geiriau “fire brigade” mewnosoder “or, in England or Wales, employee of a fire authority”; a
(ii) ar ôl y geiriau “maintain that brigade” mewnosoder “or who employ that person”.
(b) ym mharagraff (6), ar ôl y geiriau “the Fire Services Act 1947” mewnosoder “or section 28 of the Fire and Rescue Services Act 2004”.
4 Yn rheoliad 20(b) ar ôl y geiriau “fire authority” mewnosoder “or, in England or Wales, employee of a fire and rescue authority”.
Ergl. 41 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)

42 Rheoliadau a Chyfarwyddiadau Cyffredinol Croesfannau Sebra, Pelican a Phâl 1997
Yn y darpariaethau canlynol o Reoliadau a Chyfarwyddiadau Cyffredinol Croesfannau Sebra, Pelican a Phâl 1997, ar ôl y geiriau “fire brigade” mewnosoder “or, in England or Wales, fire and rescue authority” ym mhob man lle mae'r geiriau'n digwydd—
(a) rheoliad 12(1)(e) (arwyddocâd signalau golau cerbydau wrth groesfannau Pelican);
(b) rheoliad 13(1)(f) (arwyddocâd signalau golau cerbydau wrth groesfannau Pâl); ac
(c) rheoliadau 21(c) (eithriadau i reoliad 20).
Ergl. 42 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 1997/2400 y mae iddo ddiwygiadau nad ydynt yn berthnasol i'r offeryn hwn.

43 Gorchymyn Awdurdodau Tân Cyfun (Amddiffyniad rhag Atebolrwydd Personol) 1997
1 Diwygir Gorchymyn Awdurdodau Tân Cyfun (Amddiffyniad rhag Atebolrwydd Personol) 1997 fel a ganlyn.
O.S. 1997/2818.
2 Yn lle rheoliad 2 (dehongli), rhodder—

“2 Interpretation
In this Order “combination scheme” means a scheme under section 2 of the Fire and Rescue Services Act 2004 or a scheme to which section 4 of that Act applies.”

.
3 Yn erthygl 3 (amddiffyniad rhag atebolrwydd personol)—
(a) yn lle erthygl 3(1), rhodder—

“1 This article applies to a fire and rescue authority constituted by a combination scheme.”

; a
(b) yn erthygl 3(2), yn lle'r geiriau “fire authority” rhodder “fire and rescue authority”.
Ergl. 43 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)

44 Gorchymyn Corff Technoleg Gwybodaeth yr Heddlu (Cyrff Ychwanegol) 1998
Ym mharagraff 1(j) o erthygl 2 o Orchymyn Corff Technoleg Gwybodaeth yr Heddlu (Cyrff Ychwanegol) 1998 (cyrff y caiff PITO gyflawni gweithgareddau drostynt), ar ôl y geiriau “fire authority” mewnosoder “or fire and rescue authority”.
Ergl. 44 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 1998/411 y mae iddo ddiwygiadau nad ydynt yn berthnasol i'r offeryn hwn.

45 Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Awdurdod Gorfodi) 1998
Yn rheoliad 4(3)(e) o Reoliadau Iechyd a Diogelwch (Awdurdod Gorfodi) 1998 (eithriadau), ar ôl y geiriau “the Fire Precautions Act 1971” mewnosoder “or, in England or Wales, a fire and rescue authority under the Fire and Rescue Services Act 2004”.
Ergl. 45 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 1998/494 y mae iddo ddiwygiadau nad ydynt yn berthnasol i'r offeryn hwn.

46 Rheoliadau Awdurdodau Tân Cyfun (Tenantiaethau Diogel) (Cymru) 1998
1 Diwygir Rheoliadau Awdurdodau Tân Cyfun (Tenantiaethau Diogel) (Cymru) 1998 fel a ganlyn.
O.S. 1998/2214.
2 Yn lle rheoliad 2 (dehongli), rhodder—

“2 Interpretation
In these Regulations “combination scheme” means a scheme under section 2 of the Fire and Rescue Services Act 2004 or a scheme to which section 4 of that Act applies.”

.
3 Yn rheoliad 3 (tenantiaethau diogel)—
(a) yn lle rheoliad 3(1), rhodder—

“1 This regulation applies in relation to a fire and rescue authority constituted by a combination scheme.”

; a
(b) yn rheoliad 3(2), yn lle'r geiriau “combined fire authority” rhodder “fire and rescue authority”.
Ergl. 46 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)

47 Gorchymyn Strategaethau Troseddu ac Anrhefn (Disgrifiadau Rhagnodedig) 1998
Yn erthygl 3(2) o Orchymyn Strategaethau Troseddu ac Anrhefn (Disgrifiadau Rhagnodedig) 1998 , yn lle is-baragraff (v) rhodder—

“the fire and rescue authority under the Fire and Rescue Services Act 2004 for that area;”

.
Ergl. 47 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 1998/2452.

48 Gorchymyn Deddf Taliad Hwyr ar Ddyledion Masnachol (Llogau) 1998 (Cychwyn Rhif 1) 1998
Yn Atodlen 1 i Orchymyn Deddf Taliad Hwyr ar Ddyledion Masnachol (Llogau) 1998 (Cychwyn Rhif 1) 1998 (ystyr “United Kingdom Public Authority”), ar ôl paragraff 1(g) mewnosoder—

“(ga) a fire and rescue authority constituted by a scheme under section 2 of the Fire and Rescue Services Act 2004 or a scheme to which section 4 of that Act applies;”

.
Ergl. 48 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 1998/2479 y mae iddo ddiwygiadau nad ydynt yn berthnasol i'r offeryn hwn.

49 Rheoliadau Priffyrdd (Twmpathau Ffyrdd) 1999
Yn rheoliad 3(b) o Reoliadau Priffyrdd (Twmpathau Ffyrdd) 1999 (ymgynghori), yn lle'r geiriau “the chief officer of the fire brigade” rhodder “the fire and rescue authority”.
Ergl. 49 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 1999/1025.

50 Gorchymyn Taliadau Dileu Swydd (Parhad Cyflogaeth mewn Llywodraeth Leol, etc.) (Addasiad) 1999
Yn Atodlen 1 i Orchymyn Taliadau Dileu Swydd (Parhad Cyflogaeth mewn Llywodraeth Leol, etc.) (Addasiad) 1999 (cyflogaeth y mae'r Gorchymyn yn gymwys iddi), ar ôl paragraff 1 o adran 6 mewnosoder—

“1A A fire and rescue authority constituted by a scheme under section 2 of the Fire and Rescue Services Act 2004 or a scheme to which section 4 of that Act applies.”

.
Ergl. 50 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 1999/2277 y mae iddo ddiwygiadau nad ydynt yn berthnasol i'r offeryn hwn.

51 Rheoliadau Cerbydau Modur (Trwyddedau Gyrru) 1999
1 Diwygir Rheoliadau Cerbydau Modur (Trwyddedau Gyrru) 1999 fel a ganlyn.
O.S. 1999/2864. Gwnaed diwygiadau perthnasol gan O.S. 2003/2003.
2 Yn rheoliad 23(1) (personau a gaiff gynnal profion theori)—
(a) ym mharagraff (d), hepgorer y geiriau “In Wales, a person appointed by the chief officer of any fire brigade maintained in pursuance of the Fire Services Act 1947 or,”; a
(b) ar ôl paragraff (d), mewnosoder—

“(da) in England or Wales, a person appointed by any fire and rescue authority for the purpose of testing employees of any fire and rescue authority;”

.
3 Yn rheoliad 24(1) (personau a gaiff gynnal profion ymarferol ac unedol)—
(a) ym mharagraff (c), hepgorer y geiriau “In Wales, a person appointed by the chief officer of any fire brigade maintained in pursuance of the Fire Services Act 1947 or,”; a
(b) ar ôl paragraff (c) mewnosoder—

“(ca) in England or Wales, a person appointed by any fire and rescue authority for the purpose of testing employees of any fire and rescue authority;”

.
Ergl. 51 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)

52 Gorchymyn Cynlluniau Perfformiad ac Adolygiadau Llywodraeth Leol (Gwerth Gorau) 1999
Yn erthygl 2(b) o Orchymyn Cynlluniau Perfformiad ac Adolygiadau Llywodraeth Leol (Gwerth Gorau) 1999 dileer y geiriau “or (e)” ac “and fire”.
Ergl. 52 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 1999/3251; gwnaed diwygiadau perthnasol gan O.S. 2002/305.

53 Rheoliadau Adeiladu (Arolygwyr a Gymeradwywyd etc.) 2000
1 Diwygir Rheoliadau Adeiladu (Arolygwyr a Gymeradwywyd etc.) 2000 fel a ganlyn.
O.S. 2000/2532 y mae iddo ddiwygiadau nad ydynt yn berthnasol i'r offeryn hwn.
2 Yn rheoliad 2(1) (dehongli) yn lle'r diffiniad o “fire authority” rhodder—

““fire and rescue authority” means the fire and rescue authority under the Fire and Rescue Services Act 2004 for the area in which the premises are or are to be situated;”

.
3 Yn y y ddarpariaeth ganlynol, yn lle'r geiriau “fire authority” substitute “fire and rescue authority” ym mhob man lle mae'r geiriau'n digwydd—
(a) rheoliad 13 (ymgynghoriad arolygydd a gymeradwywyd â'r awdurdod tân);
(b) Atodlen 2 (ffurflenni);
(c) Atodlen 3 (seiliau dros wrthod hysbysiad cychwynnol etc.);
(ch) Atodlen 4 (seiliau dros wrthod tystysgrif planiau etc.);
(d) Atodlen 6 (seiliau dros wrthod hysbysiad corff cyhoeddus etc.);
(dd) Atodlen 7 (seiliau dros wrthod tystysgrif planiau corff cyhoeddus etc.); a
(e) Atodlen 8 (seiliau dros wrthod tystysgrif gyhoeddus corff cyhoeddus).
Ergl. 53 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)

54 Rheoliadau Cynnal Plant (Asesiadau Cynhaliaeth ac Achosion Arbennig) 2000
Ar ôl paragraff 4(2)(g)(ii) o'r Atodlen i Reoliadau Cynnal Plant (Cyfrifo Cynhaliaeth ac Achosion Arbennig) 2000 (cyfrifo enillion), mewnosoder—

“(iia) a part-time fire-fighter employed by a fire and rescue authority;”

.
Ergl. 54 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 2001/155.

55 Gorchymyn Ymddygiad Aelodau (Egwyddorion) (Cymru) 2001
Yn erthygl 2 o Orchymyn Ymddygiad Aelodau (Egwyddorion) (Cymru) 2001, yn y diffiniad o “awdurdod perthnasol” yn lle paragraff (ch) rhodder—

“(ch) awdurdod tân ac achub a ffurfiwyd gan gynllun o dan adran 2 o Ddeddf y Gwasanaethau Tân ac Achub 2004 neu gynllun y mae adran 4 o'r Ddeddf honno yn gymwys iddo, a”

.
Ergl. 55 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 2001/2276 (Cy. 166).

56 Rheoliadau Cod Ymddygiad (Cyflogeion Anghymwys Llywodraeth Leol) (Cymru) 2001
Yn rheoliad 2 o Reoliadau Cod Ymddygiad (Cyflogeion Anghymwys Llywodraeth Leol) (Cymru) 2001 (dehongli)—
(a) yn lle'r diffiniad o “diffoddwr tân” rhodder—

“ystyr “diffoddwr tân” (“firefighter”) yw diffoddwr tân a gyflogir gan awdurdod tân ac achub”

;
(b) yn lle'r diffiniad o “awdurdod tân” rhodder—

“ystyr “awdurdod tân ac achub” (“fire and rescue authority”) yw awdurdod tân ac achub a ffurfiwyd gan gynllun o dan adran 2 o Ddeddf y Gwasanaethau Tân ac Achub 2004 neu gynllun y mae adran 4 o'r Ddeddf honno yn gymwys iddo.”

Ergl. 56 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 2001/2278 (Cy. 168).

57 Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 2001
Yn rheoliad 1 o Reoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 2001 (dehongli) yn y diffiniad o “awdurdod perthnasol”, yn lle'r geiriau “awdurdod tân” rhodder “awdurdod tân ac achub”.
Ergl. 57 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 2001/2279 (Cy.169).

58 Gorchymyn Cod Ymddygiad (Cyflogeion Cymwys Llywodraeth Leol) (Cymru) 2001
Yn erthygl 2 o Orchymyn Cod Ymddygiad (Cyflogeion Cymwys Llywodraeth Leol) (Cymru) 2001 (dehongli), yn y diffiniad o “awdurdod perthnasol” yn lle paragraff (ch) rhodder—

“(ch) awdurdod tân ac achub a ffurfiwyd gan gynllun o dan adran 2 o Ddeddf y Gwasanaethau Tân ac Achub 2004 neu gynllun y mae adran 4 o'r Ddeddf honno yn gymwys iddo.”

Ergl. 58 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 2001/2280 (Cy.170).

59 Rheoliadau Ymchwiliadau Llywodraeth Leol (Swyddogaethau Swyddogion Monitro a Phwyllgorau Safonau) (Cymru) 2001
Yn rheoliad 2 o Reoliadau Ymchwiliadau Llywodraeth Leol (Swyddogaethau Swyddogion Monitro a Phwyllgorau Safonau) (Cymru) 2001 (dehongli), yn y diffiniad o “awdurdod perthnasol” yn lle'r geiriau “awdurdod tân a gyfansoddwyd gan gynllun cyfuno o dan Ddeddf y Gwasanaethau Tân 1947” rhodder “awdurdod tân ac achub a ffurfiwyd gan gynllun o dan adran 2 o Ddeddf y Gwasanaethau Tân ac Achub 2004 neu gynllun y mae adran 4 o'r Ddeddf honno yn gymwys iddo.”
Ergl. 59 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 2001/2281 (Cy.171).

60 Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Cymru) 2001
Yn rheoliad 2 o Reoliadau Pwyllgorau Safonau (Cymru) 2001 (dehongli), yn lle'r diffiniad o “awdurdod tân” rhodder “awdurdod tân ac achub a ffurfiwyd gan gynllun o dan adran 2 o Ddeddf y Gwasanaethau Tân ac Achub 2004 neu gynllun y mae adran 4 o'r Ddeddf honno yn gymwys iddo”.
Ergl. 60 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 2001/2283 (Cy.172).

61 Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau Amgen) (Cymru) 2001
Yn Atodlen 1 i Reoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau Amgen) (Cymru) 2001 (swyddogaethau nad ydynt i fod yn gyfrifoldeb i fwrdd awdurdod), yn lle H2 rhodder—
(a) yn y golofn gyntaf, y geiriau “2 Swyddogaethau o dan Gynllun Pensiwn Diffoddwyr Tân (Cymru) sy'n ymwneud â phensiynau, etc, mewn perthynas â phersonau a gyflogir gan awdurdodau tân ac achub yn unol ag adran 1 o Ddeddf y Gwasanaethau Tân ac Achub 2004”; a
(b) yn yr ail golofn, y geiriau “Adrannau 34 a 36 o Ddeddf y Gwasanaethau Tân ac Achub 2004 (p.21)”.
Ergl. 61 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
2001/2284 (Cy.173) y mae iddo ddiwygiadau nad ydynt yn berthnasol i'r offeryn hwn.

62 Gorchymyn Deddf Cysylltiadau Hiliol 1976 (Dyletswyddau Statudol) 2001
Yn Atodlen 1 i Orchymyn Deddf Cysylltiadau Hiliol 1976 (Dyletswyddau Statudol ) 2001 (cyrff a phersonau eraill y mae'n ofynnol iddynt gyhoeddi cynlluniau cydraddoldeb hiliol), ar ôl y cofnod ar gyfer awdurdod tân a ffurfiwyd o dan adran 5 neu 6 o Ddeddf y Gwasanaethau Tân 1947 mewnosoder—

“A fire and rescue authority constituted by a scheme under section 2 of the Fire and Rescue Services Act 2004 or a scheme to which section 4 of that Act applies.”

.
Ergl. 62 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 2001/3458 y mae iddo ddiwygiadau nad ydynt yn berthnasol i'r offeryn hwn.

63 Gorchmyn Ymddygiad Aelodau (Cod Ymddygiad Enghreifftiol) (Cymru) 2001
1 Diwygir Gorchymyn Ymddygiad Aelodau (Cod Ymddygiad Enghreifftiol) (Cymru) 2001 fel a ganlyn:
O.S. 2001/2289 (Cy.177); gwnaed diwygiadau perthnasol gan O.S. 2004/1510 (Cy.159).
2 Yn erthygl 2 (dehongli) yn y diffiniad o “awdurdodau perthnasol” yn lle paragraff (ch) rhodder—

“(ch) awdurdod tân ac achub a ffurfiwyd gan gynllun o dan adran 2 o Ddeddf y Gwasanaethau Tân ac Achub 2004 neu gynllun y mae adran 4 o'r Ddeddf honno yn gymwys iddo.”

3 Yn erthygl 4(1) (darpariaethau i'w datgymhwyso), yn lle'r geiriau “awdurdod tân” rhodder “awdurdod tân ac achub”.
4 Yn nheitl yr Atodlen (cod ymddygiad enghreifftiol), yn lle'r geiriau “AWDURDODAU TÅN ” rhodder “AWDURDODAU TÅN AC ACHUB”.
Ergl. 63 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)

64 Rheoliadau Trefniadau Gweithrediaeth Awdurdodau Lleol (Swddogaethau a Chyfrifoldebau) (Cymru) 2001
Yn Atodlen 1 i Reoliadau Trefniadau Gweithrediaeth Awdurdodau Lleol (Swyddogaethau a Chyfrifoldebau) (Cymru) 2001 (swyddogaethau nad ydynt i fod yn gyfrifoldeb i weithrediaeth awdurdod), yn lle H2 rhodder—
(a) yn y golofn gyntaf, y geiriau “2 Swyddogaethau o dan Gynllun Pensiwn Diffoddwyr Tân (Cymru) sy'n ymwneud â phensiynau, etc, mewn perthynas â phersonau a gyflogir gan awdurdodau tân ac achub yn unol ag adran 1 o Ddeddf y Gwasanaethau Tân ac Achub 2004”; a
(b) yn yr ail golofn, y geiriau “Adrannau 34 a 36 o Ddeddf y Gwasanaethau Tân ac Achub 2004 (p. 21)”.
Ergl. 64 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 2001/2291 (Cy. 179) y mae iddo ddiwygiadau nad ydynt yn berthnasol i'r offeryn hwn.

65 Rheoliadau Cartrefi Gofal (Cymru) 2002
1 Diwygir Rheoliadau Cartrefi Gofal (Cymru) 2002 fel a ganlyn.
O.S. 2002/324 (Cy.37) y mae iddo ddiwygiadau nad ydynt yn berthnasol i'r offeryn hwn.
2 Yn rheoliad 2(1) (dehongli) yn lle'r diffiniad o “awdurdod tân” rhodder—

“ystyr “awdurdod tân ac achub” (“fire and rescue authority”), o ran cartref gofal, yw'r awdurdod tân ac achub o dan Ddeddf Gwasanaethau Tân ac Achub 2004 ar gyfer yr ardal y lleolir y cartref gofal ynddi;”

.
3 Yn rheoliad 24(4)(dd) (ffitrwydd safleoedd), yn lle'r geiriau “awdurdod tân” rhodder “awdurdod tân ac achub”.
Ergl. 65 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)

66 Gorchymyn Cynlluniau ac Adolygiadau Perfformiad Llywodraeth Leol (Gwerth Gorau) Diwygiad a Dyddiadau Penodedig 2002
Yn erthygl 2(b) o Orchymyn Cynlluniau ac Adolygiadau Perfformiad Llywodraeth Leol (Gwerth Gorau) Diwygiad a Dyddiadau Penodedig 2002 dilëer y geiriau “or (e)” ac “and fire”.
Ergl. 66 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 2002/305.

67 Rheoliadau Gofal Iechyd Preifat a Gwirfoddol (Cymru) 2002
Diwygir Rheoliad 24 o Reoliadau Gofal Iechyd Preifat a Gwirfoddol (Cymru) 2002 (ffitrwydd y safle) fel a ganlyn—
(a) ym mharagraff (4)(dd) yn lle'r geiriau “awdurdod tân” rhodder “awdurdod tân ac achub”; a
(b) yn lle paragraff (5) rhodder—

“5 Yn y rheoliad hwn ystyr “awdurdod tân ac achub” o ran sefydliad neu asiantaeth, yw'r awdurdod tân ac achub o dan Ddeddf y Gwasanaethau Tân ac Achub 2004 ar gyfer yr ardal y lleolir y sefydliad neu'r asiantaeth ynddi.”

.
Ergl. 67 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 2002/325 (Cy.38) y mae iddo ddiwygiadau nad ydynt yn berthnasol i'r offeryn hwn.

68 Rheoliadau Cartrefi Plant (Cymru) 2002
Diwygir Rheoliad 31 o Reoliadau Cartrefi Plant (Cymru) 2002 (rhagofalon tân) fel a ganlyn—
(a) ym mharagraff (1) yn lle'r geiriau “awdurdod tân” rhodder “awdurdod tân ac achub”; a
(b) yn lle paragraff (2) rhodder—

“2 Yn y rheoliad hwn, ystyr “awdurdod tân ac achub” yw'r awdurdod tân ac achub o dan Ddeddf y Gwasanaethau Tân ac Achub 2004 ar gyfer yr ardal y lleolir y cartref plant ynddi.”

.
Ergl. 68 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 2002/327 (Cy.40) y mae iddo ddiwygiadau nad ydynt yn berthnasol i'r offeryn hwn.

69 Gorchymyn Gwerth Gorau Llywodraeth Leol (Hepgor Ystyriaethau Anfasnachol) (Cymru) 2002
Yn lle erthygl 1(2) o Orchymyn Gwerth Gorau Llywodraeth Leol (Hepgor Ystyriaethau Anfasnachol) (Cymru) 2002, rhodder—

“2 Mae'r Gorchymyn hwn yn gymwys i bob awdurdod Gwerth Gorau yng Nghymru, ac eithrio awdurdodau heddlu.”

.
Ergl. 69 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 2002/678 (Cy.75).

70 Rheoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2002
Diwygir rheoliad 21 o Reoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2002 fel a ganlyn—
(a) ym mharagraff (1)(dd) yn lle'r geiriau “awdurdod tân” rhodder “awdurdod tân ac achub”; a
(b) yn lle paragraff (2) rhodder—

“2 Yn y rheoliad hwn, ystyr “awdurdod tân ac achub” yw'r awdurdod tân ac achub o dan Ddeddf y Gwasanaethau Tân ac Achub 2004 ar gyfer yr ardal y lleolir y fangre berthnasol ynddi.”

.
Ergl. 70 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 2002/812 (Cy.92) y mae iddo ddiwygiadau nad ydynt yn berthnasol i'r offeryn hwn.

71 Rheoliadau Deunyddiau Ymbelydreddol (Trafnidiaeth Ffyrdd) 2002
Yn rheoliad 69(2)(a) o Reoliadau Deunyddiau Ymbelydreddol (Trafnidiaeth Ffyrdd) 2002 (dyletswyddau gyrrwyr etc. pe bai argyfwng radiolegol), ar ôl y geiriau “fire brigade” mewnosoder “or, in England or Wales, the fire and rescue authority”.
Ergl. 71 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 2002/1093 y mae iddo ddiwygiadau nad ydynt yn berthnasol i'r offeryn hwn.

72 Rheoliadau Credyd Pensiwn y Wladwriaeth 2002
Ar ôl paragraff 2(2)(a) o Atodlen VI i Reoliadau Credyd Pensiwn y Wladwriaeth 2002 (symiau a ddiystyrir o enillion hawlydd), mewnosoder—

“(aa) as a part-time fire-fighter employed by a fire and rescue authority;”

.
Ergl. 72 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
2002/1792 y mae iddo ddiwygiadau nad ydynt yn berthnasol i'r offeryn hwn.

73 Rheoliadau Rheolaeth ar Asbestos yn y Gwaith 2002
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ergl. 73 wedi ei dirymu (13.11.2006) gan The Control of Asbestos Regulations 2006 (O.S. 2006/2739), rhlau. 1, 36(1), Atod. 4 (ynghyd â rhl. 36(3))
Ergl. 73 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)

74 Rheoliadau a Chyfarwyddiadau Cyffredinol Arwyddion Traffig 2002
1 Diwygir Rheoliadau a Chyfarwyddiadau Cyffredinol Arwyddion Traffig 2002 fel a ganlyn.
O.S. 2002/3113 y mae iddo ddiwygiadau nad ydynt yn berthnasol i'r offeryn hwn.
2 Yn y darpariaethau canlynol, ar ôl y geiriau “fire brigade” mewnosoder “or, in England or Wales, fire and rescue authority” ym mhob man lle mae'r geiriau'n digwydd—
(a) rheoliad 15(2) (arwyddocâd arwydd penodol);
(b) rheoliad 26(5)(b) (marciau ffyrdd a welir mewn diagramau penodol);
(c) rheoliad 27(3)(c) (marciau ffyrdd a welir mewn diagram penodol);
(ch) rheoliad 36(1)(b) (arwyddocâd arwyddion golau a ragnodwyd gan reoliadau penodol); a
(d) paragraff 4(1)(a) o Atodlen 19 (arosfa bws a safle bws ar glirffyrdd a chyffyrdd blwch).
Ergl. 74 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)

75 Gorchymyn Dangosyddion Perfformiad a Safonau Perfformiad (Gwerth Gorau) Llywodraeth Leol 2003
Dirymir Gorchymyn Dangosyddion Perfformiad a Safonau Perfformiad (Gwerth Gorau) Llywodraeth Leol 2003.
Ergl. 75 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 2003/530.

76 Rheoliadau Canolfannau Preswyl i Deuluoedd (Cymru) 2003
Diwygir rheoliad 22 o Reoliadau Canolfannau Preswyl i Deuluoedd (Cymru) 2003 (rhagofalon tân) fel a ganlyn—
(a) ym mharagraff 1, yn lle'r geiriau “fire authority” rhodder “fire and rescue authority”; a
(b) yn lle paragraff (2) rhodder—

“2 Yn y rheoliad hwn, ystyr “awdurdod tân ac achub” yw'r awdurdod tân ac achub o dan Ddeddf y Gwasanaethau Tân ac Achub 2004 ar gyfer yr ardal y lleolir y ganolfan breswyl i deuluoedd ynddi.”

.
Ergl. 76 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 2003/781 (Cy.92).

77 Gorchymyn Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio (Data Cyfathrebu) 2003
1 Diwygir Gorchymyn Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio (Data Cyfathrebu) 2003 fel a ganlyn:
O.S. 2003/3172.
2 Yn Rhan 1 o Atodlen 2 (unigolion mewn awdurdodau cyhoeddus ychwanegol a allai gaffael pob math o gyfathrebu), ar ôl y geiriau “Any fire authority within the meaning of the Fire Services Act 1947 (read with paragraph 2 of Schedule 11 to the Local Government Act 1985)” mewnosoder “or any fire and rescue authority under the Fire and Rescue Services Act 2004”.
3 Yn Rhan 2 o Atodlen 2 (unigolion yn yr awdurdodau cyhoeddus a bennir yn Rhan 1 a gaiff gaffael mathau penodol yn unig o gyfathrebu), ar ôl y geiriau “Any fire authority within the meaning of the Fire Services Act 1947 (read with paragraph 2 of Schedule 11 to the Local Government Act 1985)” mewnosoder “or any fire and rescue authority under the Fire and Rescue Services Act 2004”.
Ergl. 77 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)

78 Rheoliadau Safonau Ysgol Annibynnol (Cymru) 2003
1 Diwygir Rheoliadau Safonau Ysgol Annibynnol (Cymru) 2003 fel a ganlyn.
O.S. 2003/3234 (Cy.314).
2 Yn rheoliad 2 (dehongli) yn lle'r diffiniad o “awdurdod tân” rhodder—

“ystyr “awdurdod tân ac achub” yw awdurdod tân ac achub o dan Ddeddf y Gwasanaethau Tân ac Achub 2004;”

.
3 Ym mharagraff 3(5)(b) o'r Atodlen (safonau ysgol annibynnol), yn lle “Awdurdod Tân” rhodder “awdurdod tân ac achub”.
Ergl. 78 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)

79 Rheoliadau Cludo Nwyddau Peryglus a Defnyddio Cyfarpar Gwasgedd Cludadwy 2004
1 Diwygir Rheoliadau Cludo Nwyddau Peryglus a Defnyddio Cyfarpar Gwasgedd Cludadwy 2004 fel a ganlyn.
O.S. 2004/568.
2 Yn rheoliad 2(1) (dehongli), ar ôl y diffiniad o “fire authority” mewnosoder—

““fire and rescue authority” means the fire and rescue authority under the Fire and Rescue Services Act 2004;”

;
3 Yn rheoliad 6 (cymhwyso i'r lluoedd arfog)—
(a) ym mharagraff (2)(a)(ii)(bb)—
(i) hepgorer y geiriau “the chief fire officer (as respects England and Wales) or”;
(ii) yn lle'r gair “or” ar y diwedd, rhodder “and”; a
(b) ar ôl paragraff (2)(a)(ii)(bb) mewnosoder—

“(cc) the fire and rescue authority (as respects England or Wales) for each area in which the place selected for training is situated; or”

.
Ergl. 79 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)

80 Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Lwfansau i Aelodau Awdurdodau Tân) (Cymru) 2004
Yn rheoliad 2 o Reoliadau Awdurdodau Lleol (Lwfansau i Aelodau Awdurdodau Tân) (Cymru) 2004 (dehongli), yn lle'r diffiniad o “awdurdod tân” rhodder—

“ystyr “awdurdod tân” (“fire authority”) yw awdurdod tân ac achub a ffurfiwyd gan gynllun o dan adran 2 o Ddeddf y Gwasanaethau Tân ac Achub 2004 neu gynllun y mae adran 4 o'r Ddeddf honno yn gymwys iddo;”

.
Ergl. 80 mewn grym ar 25.10.2005, gweler ergl. 1(1)
O.S. 2004/2555 (Cy.227).
Llofnodwyd ar ran Cynulliad Cenedlaethol Cymru o dan adran 66(1) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998
1998 p.38.
D. Elis-Thomas Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol 19 Hydref 2005

(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Gorchymyn)
Cafodd Deddf y Gwasanaethau Tân ac Achub 2004 y Cydsyniad Brenhinol ar 22 Gorffennaf 2004 a chychwynnwyd y rhan fwyaf o'i darpariaethau yng Nghymru ar 10 Tachwedd 2004. Mae'r Gorchymyn hwn yn gwneud diwygiadau canlyniadol yn bennaf i is-ddeddfwriaeth o ran Cymru — yn benodol drwy ddiweddaru cyfeiriadau at “awdurdodau tân”, “brigadau tân” a “Deddf y Gwasanaethau Tân 1947”.
Lluniwyd arfarniad rheoliadol ar gyfer yr offeryn hwn. Gellir cael gafael ar gopïau o'r Adran Cyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ.