2 Diwygio Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Dynion Tân 1992
Diwygir Atodlen 2 i Orchymyn Cynllun Pensiwn y Dynion Tân 1992 (y nodir Cynllun Pensiwn y Dynion Tân (Cymru) ynddi) yn unol â'r Atodlen i'r Gorchymyn hwn.
O.S. 1992/129; a ddiwygiwyd gan O.S. 1997/2309 a 2851, 1998/1010, 2001/3649 a 3691, 2004/1912, 2006/1672 (Cy.160) a 2007/1074 (Cy.112). Gwnaed y Cynllun o dan adran 26 o Ddeddf y Gwasanaethau Tân 1947 (p.41). Diddymwyd y Ddeddf honno gan adran 52 o Ddeddf y Gwasanaethau Tân ac Achub 2004 (p.21) (“Deddf 2004”) ac Atodlen 2 i Ddeddf 2004. Mae is-adrannau (1) i (5) o adran 26 yn parhau mewn grym, at ddibenion y cynllun a sefydlwyd o dan yr adran honno fel Cynllun Pensiwn y Dynion Tân, gan adran 36 o Ddeddf 2004 ac O.S. 2004/2918 (Cy.257) a wnaed o dan y Ddeddf honno. Newidiwyd enw'r cynllun, mewn perthynas â Chymru, gan erthygl 4(1) o O.S. 2004/2918 (Cy.257).