2009 Rhif 311 (Cy.33)
Y GWASANAETH IECHYD GWLADOL, CYMRU
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) 2009
Gwnaed 17 Chwefror 2009
Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru 18 Chwefror 2009
Yn dod i rym 11 Mawrth 2009

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y rheoliadau canlynol drwy arfer y pwerau a roddwyd gan adrannau 71, 128, 129 a 203(9) a (10) o Ddeddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006.
2006 p.42.