ATODLEN DOSBARTHAU AR LEOEDD TÅN SY'N ESEMPT
1. Rhaid gosod, cynnal a defnyddio'r lle tân yn unol â'r llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â chyfeirnod “1295-3” dyddiedig 17 Tachwedd 2009. Rhaid gosod stop mecanyddol yn yr offer i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau tu hwnt i'r safle 25% agored.