YR ATODLEN TANWYDDAU AWDURDODEDIG
47 Brics glo Maxibrite, a weithgynhyrchir gan Maxibrite Limited yn Llantrisant, Rhondda Cynon Taf—
(a) a gyfansoddir o ronynnau glo caled (sef tua 84% o’r cyfanswm pwysau), golosg petrolewm (sef tua 12% o’r cyfanswm pwysau) a starts yn rhwymwr (sef gweddill y pwysau);
(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a thrin â gwres o tua 250°C;
(c) sy’n frics glo ar siâp clustog wedi eu marcio â’r llythyren “M”;
(d) sy’n pwyso 35 gram ar gyfartaledd; ac
(e) nad yw eu cynnwys o sylffwr yn fwy na 2% o’r cyfanswm pwysau.