RHAN 1 Rhagarweiniol

Enwi, cychwyn, cymhwyso a dehongli
1. (1) Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau Rheoliadau Adeiladu etc. (Diwygio) (Adeiladau Ynni a Eithrir) (Cymru) 2018.
(2) Daw’r Rheoliadau hyn i rym ar 8 Mehefin 2018.
(3) Mae’r Rheoliadau hyn yn gymwys mewn perthynas ag adeiladau ynni a eithrir yng Nghymru.
(4) Yn y Rheoliadau hyn mae i “adeiladau ynni a eithrir” yr ystyr a roddir i “excepted energy buildings” yn yr Atodlen i Orchymyn Gweinidogion Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) (Rhif 2) 2009.
O.S. 2009/3019.