1 Enwi a dod i rym
1 Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 4) (Cymru) (Diwygio) 2020.
2 Daw’r Rheoliadau hyn i rym ar 14 Rhagfyr 2020.