ATODLEN 3

RHAN 1 Hysbysiadau i’r rheoleiddiwr gwasanaethau
1. Unrhyw ddiwygiad i’r datganiad o ddiben, 28 o ddiwrnodau cyn i’r datganiad o ddiben diwygiedig gymryd effaith.